<template>
  <div class="page">
    <h1>控制屏 - 数据查询</h1>
    <p>用于查询仿真记录、系统日志与回放数据。</p>
  </div>
</template>

<script setup>
</script>

<style scoped>
.page {
  padding: 24px;
}
</style>

